龙八国际app下载手机客户端

网上申报
热线电话: 0531-81903666
公众号二维码.jpg

关注微信公众号

龙八国际app下载手机客户端:省院龙八国际app下载手机客户端唐杰董事长一行赴裕龙石化项目现场交流

工程技术中心 | 2024-06-17

近日,院龙八国际app下载手机客户端党委书记、董事长唐杰,副总经理左晓杰一行赴裕龙石化项目现场,与裕龙石化董事长程仁策、总经理祝庆瑞及相关部门进行业务交流,并对院龙八国际app下载手机客户端现场监督检验幸运彩进行调研和业务指导。

裕龙石化炼化一体化项目是山东省新旧动能转换和绿色低碳高质量发展标志性工程,具有重要的战略地位。目前,已经进入项目收尾的关键阶段。

在交流会上,唐杰董事长院龙八国际app下载手机客户端在项目前期开展的各项幸运彩与裕龙石化领导进行了沟通和交流,并表示院龙八国际app下载手机客户端将继续依托自身的专业优势和专精技术优势,为炼化一体化项目长周期安全运行提供坚实的技术支撑以及全方位、多层次的技术服务。

唐杰董事长强调,院龙八国际app下载手机客户端公司各装置负责人和全体检验人员要增强责任意识,勇于担当,严格按程序推进检验幸运彩,确保检验幸运彩能如期完成;同时,要充分利用这一大型项目的实践机会,培养和锻炼一批优秀的人才,将项目实践作为他们成长和锻炼的宝贵平台,实现“墩苗壮骨”的目标。

裕龙石化董事长程仁策对院龙八国际app下载手机客户端团队扎实的业务能力给予了肯定,也对院龙八国际app下载手机客户端投入的大量人力和相关技术支持表达了由衷的感谢。

       双方希望在前期深入扎实合作基础上,未来继续通力合作,持续推动该项目高质量发展,发挥好山东省新旧动能转换引领示范作用,为后续的炼化一体化综合技术服务深入合作打好坚实的基础。

网上申报
热线电话: 0531-81903666
公众号二维码.jpg

关注微信公众号

龙八国际app下载手机客户端站群
  • 山东省特种设备检验研究院鲁特检验检测有限公司
  • 山东鲁源节能认证技术工程有限公司
  • 山东省质量技术审查评价中心有限公司
  • 山东特检龙八国际app下载手机客户端
相关链接
  • 山东省市场监督管理局
  • 中国特种设备检验协会
回到顶部
龙八国际app下载手机客户端 版权所有 技术支持:Biaofun标梵互动
网站地图
鲁ICP备17029841号-1 鲁公网安备 37010102001112号
龙八国际app下载手机客户端最新网页版在线平台(2025已更新)