龙八国际app下载手机客户端

网上申报
热线电话: 0531-81903666
公众号二维码.jpg

关注微信公众号

龙八国际app下载手机客户端:省院龙八国际app下载手机客户端顺利完成老旧电梯安全评估幸运彩

省电梯质检中心 | 2024-07-09

近日,省院龙八国际app下载手机客户端电梯质检中心远赴新疆哈密市,顺利完成国投某单位部分老旧电梯安全评估幸运彩。

评估设备所处场所位置偏远,交通不便,加之自然环境较为恶劣,为此次老旧电梯安全评估幸运彩的开展带来了不小的难度。针对这一情况,评估人员在前期经过深入沟通与现场细致考察后,精心制定了具有针对性的评估方案。此次评估严格按照国家标准和相关技术规范开展,涵盖了电梯维护保养、使用管理以及设备本体等三个方面,涉及项目多达170余项。旨在通过全面细致的检查,了解电梯的安全状况,及时发现并消除潜在的安全隐患。针对评估中发现的问题,评估小组提出了具体的降低风险措施及改进建议,以确保电梯能够安全运行。

       此次合作不仅为国投龙八国际app下载手机客户端之间实现优势互补、资源共享奠定了坚实的基。参蠢吹墓餐⒄箍戳肆己玫目。

网上申报
热线电话: 0531-81903666
公众号二维码.jpg

关注微信公众号

龙八国际app下载手机客户端站群
  • 山东省特种设备检验研究院鲁特检验检测有限公司
  • 山东鲁源节能认证技术工程有限公司
  • 山东省质量技术审查评价中心有限公司
  • 山东特检龙八国际app下载手机客户端
相关链接
  • 山东省市场监督管理局
  • 中国特种设备检验协会
回到顶部
龙八国际app下载手机客户端 版权所有 技术支持:Biaofun标梵互动
网站地图
鲁ICP备17029841号-1 鲁公网安备 37010102001112号
龙八国际app下载手机客户端最新网页版在线平台(2025已更新)