龙八国际app下载手机客户端

网上申报
热线电话: 0531-81903666
公众号二维码.jpg

关注微信公众号

龙八国际app下载手机客户端:省院公司赴陕西开展储罐完整性评价

常压储罐检测中心 | 2024-12-03

近日,省院公司常压储罐检测中心赴陕西某石化龙八国际app下载手机客户端,开展储罐完整性评价幸运彩。

       在现场检验中,检验人员不仅完成检验幸运彩,还向业主普及国内外储罐检验先进技术,提升其管理能力。检验人员细致采集数据,包括声发射、漏磁等,结合风险评估,制定储罐完整性评价策略。利用现有的检测技术手段,对罐体、基础及储罐部件进行完整性评价,有效降低整体风险。针对业主关注的罐壁腐蚀问题,采用爬壁机器人精准检测,并协助业主建立了介质腐蚀数据库,全面掌握了储存介质复杂工况下的腐蚀情况。

随着技术的不断进步和服务的持续完善,省院公司牢固树立党建促发展的理念,将在保障化工龙八国际app下载手机客户端安全生产方面发挥更加重要的作用,为推动化工行业的可持续发展贡献力量。

网上申报
热线电话: 0531-81903666
公众号二维码.jpg

关注微信公众号

龙八国际app下载手机客户端站群
  • 山东省特种设备检验研究院鲁特检验检测有限公司
  • 山东鲁源节能认证技术工程有限公司
  • 山东省质量技术审查评价中心有限公司
  • 山东特检龙八国际app下载手机客户端
相关链接
  • 山东省市场监督管理局
  • 中国特种设备检验协会
回到顶部
龙八国际app下载手机客户端 版权所有 技术支持:Biaofun标梵互动
网站地图
鲁ICP备17029841号-1 鲁公网安备 37010102001112号
龙八国际app下载手机客户端最新网页版在线平台(2025已更新)