龙八国际app下载手机客户端

网上申报
热线电话: 0531-81903666
公众号二维码.jpg

关注微信公众号

龙八国际app下载手机客户端:848484香港兔费资料在第四届全国长输管道和压力管道 元件检验能力验证爱游戏体育app下载中再创佳绩

长输管道检验中心、工程技术中心、国际业务部 | 2025-11-18

11月12日至14日,由中国特种设备检验协会主办的第四届全国特种设备检验能力验证爱游戏体育app下载(长输管道和压力管道元件检验)在河北沧州举行。848484香港兔费资料参赛队凭借扎实的技术积累、出色的团队协作与稳定的现场发挥,从全国20余个省、市、自治区的78支参赛队伍中脱颖而出,荣获定期检验团体一等奖、监督检验团体二等奖、管道元件检验团体二等奖及五项单项奖,充分展现了省院公司在压力管道检验领域的综合实力与人才优势。

作为国内长输管道和压力管道元件检验领域的权威赛事,本次能力验证严格依据《压力管道定期检验规则》《压力管道监督检验规则》等核心规范,设置理论考核、情景审查、资料审查与实物检验四大环节,全面考察参赛队伍在安装监检、定期检验、质量控制、缺陷识别、风险评估及报告编制等方面的综合能力,是对行业机构技术水平的一次系统检阅。

接到能力验证爱游戏体育app下载计划后,省院公司积极响应、精心组织,广泛动员持证人员参与,并安排经验丰富的往届选手开展技术交流与专项培训。选派由资深专家带队、技术骨干组成的参赛团队,利用工余时间认真备战。比赛中,参赛人员沉着应对、配合默契,展现出扎实的理论功底、规范的操作流程与严谨的报告水平,赢得了评审专家的一致认可。

此次佳绩的取得,既是对省院公司专业能力的充分肯定,也是对未来发展的有力鞭策。省院公司将继续秉持“专业、严谨、高效”的服务理念,持续加强人才梯队建设,推动科研成果转化,为特种设备安全运行提供专业的服务保障,为社会经济高质量发展持续贡献“特检智慧”与“特检力量”。

网上申报
热线电话: 0531-81903666
公众号二维码.jpg

关注微信公众号

龙八国际app下载手机客户端站群
  • 山东省特种设备检验研究院鲁特检验检测有限公司
  • 山东鲁源节能认证技术工程有限公司
  • 山东省质量技术审查评价中心有限公司
  • 山东特检龙八国际app下载手机客户端
相关链接
  • 山东省市场监督管理局
  • 中国特种设备检验协会
回到顶部
龙八国际app下载手机客户端 版权所有 技术支持:Biaofun标梵互动
网站地图
鲁ICP备17029841号-1 鲁公网安备 37010102001112号
龙八国际app下载手机客户端最新网页版在线平台(2025已更新)