龙八国际app下载手机客户端

网上申报
热线电话: 0531-81903666
公众号二维码.jpg

关注微信公众号

龙八国际app下载手机客户端:不惧风雨 奋战特检一线

工程技术中心 | 2021-07-20

       近日,日照某龙八国际app下载手机客户端近200余台压力容器停车待检,省院公司工程中心积极协调检验人员,高质量、高效率地完成了检验幸运彩。

       七月份,暴风雨等极端天气频发,但龙八国际app下载手机客户端因市场需求,急需尽快完成检验。考虑到本次停车时间短,检验任务重,工程中心检验人员克服极端天气的影响,第一时间到达检验现。斯蔭pp下载手机客户端排忧解难。

       在驱车前往检验现场的路上,检验队伍数次遭遇暴风雨袭扰。驾驶员将安全记在心中,减车速,细观察,将检验团队安全送达目的地。检验过程中,检验人员根据天气情况合理安排检验进度,下雨时检验人员进行资料审查,绝不违章作业;在雨停的间隙,检验人员不顾潮湿闷热的环境,抓紧时间对每一台容器仔细检验。为了加快进度,晚上也加班加点开展检验幸运彩。

       经过十余天的奋战,检验人员以最优的质量和最快的速度顺利完成了检验幸运彩,为龙八国际app下载手机客户端安全生产保驾护航。检验人员的专业能力和敬业精神得到了业主的高度认可。

 

容器检验

 

金相检测

网上申报
热线电话: 0531-81903666
公众号二维码.jpg

关注微信公众号

龙八国际app下载手机客户端站群
  • 山东省特种设备检验研究院鲁特检验检测有限公司
  • 山东鲁源节能认证技术工程有限公司
  • 山东省质量技术审查评价中心有限公司
  • 山东特检龙八国际app下载手机客户端
相关链接
  • 山东省市场监督管理局
  • 中国特种设备检验协会
回到顶部
龙八国际app下载手机客户端 版权所有 技术支持:Biaofun标梵互动
网站地图
鲁ICP备17029841号-1 鲁公网安备 37010102001112号
龙八国际app下载手机客户端最新网页版在线平台(2025已更新)