龙八国际app下载手机客户端

网上申报
热线电话: 0531-81903666
公众号二维码.jpg

关注微信公众号

龙八国际app下载手机客户端:报检必检——电站锅炉隐患排查我们在行动

电力能源事业部 | 2021-02-23


  “看,这里又发现一条裂纹,快记录下来!”这是锅炉检验人员在聊城某热电龙八国际app下载手机客户端主蒸汽管道阀门专项隐患排查检验任务现场传来的声音。

近日,省市场监督管理局下发《山东省市场监督管理局关于开展电站锅炉主蒸汽管道阀门专项隐患排查治理的通知》(鲁市监特设函〔2021〕20号)。院公司锅炉分公司对此高度重视。本次专项隐患排查治理行动时间紧任务重,为提高检验幸运彩效率,锅炉分公司集中优势力量并针对不同龙八国际app下载手机客户端特点,一企一策的制定阀门预检验方案,确保检验服务质量。

春节期间,院公司锅炉分公司接到聊城某热电龙八国际app下载手机客户端的检验邀请,锅炉范围内管道及主蒸汽阀门将于节后具备检验条件。2月18日,大年初七——节后第一天,锅炉分公司迅速组织精干力量,成立检验小组奔赴检验现场。光谱分析、硬度检验、磁粉检测……每一个检验项目,检验人员都认真仔细对待,严把检验质量关,生怕漏过每一处细小的缺陷。经过四天加班加点的努力,同志们完成了对全厂六条锅炉范围内管道(含母管)及5个主蒸汽阀门的检验任务。本次检验共发现裂纹等缺陷52处,其中阀门本体裂纹34处、砂眼2处。本次检验切实做到了报检必检、应检尽检,及时为龙八国际app下载手机客户端排忧解难,为龙八国际app下载手机客户端锅炉的安全运行提供了技术保障。

网上申报
热线电话: 0531-81903666
公众号二维码.jpg

关注微信公众号

龙八国际app下载手机客户端站群
  • 山东省特种设备检验研究院鲁特检验检测有限公司
  • 山东鲁源节能认证技术工程有限公司
  • 山东省质量技术审查评价中心有限公司
  • 山东特检龙八国际app下载手机客户端
相关链接
  • 山东省市场监督管理局
  • 中国特种设备检验协会
回到顶部
龙八国际app下载手机客户端 版权所有 技术支持:Biaofun标梵互动
网站地图
鲁ICP备17029841号-1 鲁公网安备 37010102001112号
龙八国际app下载手机客户端最新网页版在线平台(2025已更新)