龙八国际app下载手机客户端

网上申报
热线电话: 0531-81903666
公众号二维码.jpg

关注微信公众号

龙八国际app下载手机客户端:新业务,新征程,工程技术中心拼搏在路上

工程中心 | 2021-06-08

2021年5月6日到5月31日,中国石化龙八国际app下载手机客户端股份有限公司齐鲁分公司二化动力站主蒸汽管道及主给水管道支吊架调整业务正如火如荼展开。

发电厂汽水管道支吊架调整业务是龙八国际app下载手机客户端工程技术中心新拓展的技术服务类业务。此项业务的开展为省院金属监督业务的全面发展提供了有力的技术支撑及核心业务补充。支吊架调整业务技术难度大,对现场调整人员有很高的技术储备要求。为了业务的顺利开展,项目承担部门付出了艰辛地努力。主要包括管道停运前的热态检查,到冷态的现场调整,最后到管道运行后的热态复验。需要现场幸运彩人员逐个支吊架进行方案的制定,同时对支吊架的实际功能状态进行评估。

山东省特检院有限公司工程技术中心工程技术人员为了新业务的顺利展开,不畏新业务开展技术难度高,现场突发情况多,有耐心,有创新,有智慧地逐个解决技术难题。保质保量地完成了齐鲁石化二化动力站主蒸汽及主给水管道的支吊架调整业务,降低了主蒸汽及主给水管道的管系应力,保障了管道的安全运行。

千里之行始于足下,新业务的开展需要踏踏实实地积累及不断地提升。工程技术中心新的征程,新的拼搏,已经在路上。

1 弹簧横吊架倾斜调整

2 恒力吊架指针脱落

3 拧紧吊杆花兰

4 支吊架生根结构损坏

网上申报
热线电话: 0531-81903666
公众号二维码.jpg

关注微信公众号

龙八国际app下载手机客户端站群
  • 山东省特种设备检验研究院鲁特检验检测有限公司
  • 山东鲁源节能认证技术工程有限公司
  • 山东省质量技术审查评价中心有限公司
  • 山东特检龙八国际app下载手机客户端
相关链接
  • 山东省市场监督管理局
  • 中国特种设备检验协会
回到顶部
龙八国际app下载手机客户端 版权所有 技术支持:Biaofun标梵互动
网站地图
鲁ICP备17029841号-1 鲁公网安备 37010102001112号
龙八国际app下载手机客户端最新网页版在线平台(2025已更新)