龙八国际app下载手机客户端

网上申报
热线电话: 0531-81903666
公众号二维码.jpg

关注微信公众号

龙八国际app下载手机客户端:为“济莱高铁”建设安全保驾护航

机电设备事业部 | 2021-06-02

近日,国投山东省特检院公司机电分公司顺利完成了“济莱高铁”建设项目架桥机和通用门式起重机检验检测任务。

交通强国,铁路先行,济莱高铁全长117.5km,是国内第一条市内高铁。同时,济莱高铁的建设将会使济南“米”字形高铁网加快形成,对济南加快推进全域一体融合发展,加快建设“大强美富通”现代化国际大都市具有重要意义。架桥机和通用门式起重机的架梁作业将直接影响整个工程的安全与进度,为保证项目安全如期完成,机电分公司接到检验任务后,立即成立检验小组赶赴项目现场开展作业,仅用2天时间就完成了全部项目的检验检测任务。机电分公司优质高效的服务和专业精湛的技术获得了施工方的认可和好评。

两台450t通用门式起重机将800t箱梁起吊至运梁车

网上申报
热线电话: 0531-81903666
公众号二维码.jpg

关注微信公众号

龙八国际app下载手机客户端站群
  • 山东省特种设备检验研究院鲁特检验检测有限公司
  • 山东鲁源节能认证技术工程有限公司
  • 山东省质量技术审查评价中心有限公司
  • 山东特检龙八国际app下载手机客户端
相关链接
  • 山东省市场监督管理局
  • 中国特种设备检验协会
回到顶部
龙八国际app下载手机客户端 版权所有 技术支持:Biaofun标梵互动
网站地图
鲁ICP备17029841号-1 鲁公网安备 37010102001112号
龙八国际app下载手机客户端最新网页版在线平台(2025已更新)